Folyamok

1. Határozzuk meg a maximális folyam értékét az ábrán látható hálózati folyamokon és bizonyítsuk be, hogy ezek maximálisak.

2. Határozzuk meg a nemnegatív, valós x függvényében az ábrán látható hálózatokban a maxmális folyam értékét.

3. Határozzuk meg a maximális folyam értékét az ábrán látható pont- és élkapacitásokkal ellátott hálózati folyamon és bizonyítsuk be, hogy ez maximális.

4. Az ábrán látható gráf élei közül írjunk háromra 1 kapacitást, háromra 2-t és háromra hármat úgy, hogy a maximális folyam a lehető legnaghyobb illetve a lehető legkisebb legyen!